Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun gideceği İngiliz kulübü belli oldu

Fenerbahçe‘nin sol beki Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig kulübü Brighton‘a imzayı atıyor. Yeniş bilgilere göre, Fenerbahçe ve Brighton uzun süren müzakereler sonucunda anlaştı.

Süper Lig’in dev takımlarından Fenerbahçe’nin sol beki Ferdi Kadıoğlu’nun transferi için Premier Lig kulüpleri birbirleriyle yarışırken, sarı lacivertli futbolcunun hangi takımla anlaştığı ortaya çıktı.

Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; günlerdir süren müzakereler sonucunda Ferdi ile İngiliz kulübü arasında anlaşma sağlandı. Yükselen yıldız Kadıoğlu, Brighton’a transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye bildirdi.

Resmi açıklama bekleniyor

Ferdi Kadıoğlu, Brighton’ın teklifini kabul etti. Fenerbahçe, Brighton’ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin arttırılmasını istedi. Ferdi sağlık kontrolü için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Ferdi Kadıoğlu, 40 milyon sterlin karşılığında Brighton’a gittiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun gideceği İngiliz kulübü belli oldu yazısı ilk önce Kürsü TV üzerinde ortaya çıktı.