Hakem Umut Meler’e yumruklu saldırı davasında hapis cezası çıktı

Hakem Halil Umut Meler‘e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca‘nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Koca hakkında Hakem Meler’e yönelik eylemleri nedeniyle ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Koca’ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

11 Aralık 2023’tea MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler’e saldırdı. Eryaman Stadı’nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Koca, orta hakem Meler’e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler’in etrafını güvenlik güçleri korudu. Aynı anlarda 37 yaşındaki hakem yerde de tekmelendi. Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca’yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Meler’in hastanelik olduğu, Koca’nın ise tutuklandığı olay sonrası tüm maçlar ertelendi.

Hakem Umut Meler’e yumruklu saldırı davasında hapis cezası çıktı yazısı ilk önce Kürsü TV üzerinde ortaya çıktı.